2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 -2

0

2

4

6

8

10

12 x 10^{-4}

a.u.

Angstrom

Neon-Neon Binding Curve

Dotted line = STO- 3G Minimal Basis

Dashed line = 6- 311G_{**} RHF

Solid line = 6- 311G_{**} MP2

Circle = TCI using 6- 311G_{**} basis